Heaters F.Wheel Pick-offs Thermistors Flood

Blue 1

TMPSU 1

DEM-PSU

ICU DPU

DEM

Data Capture SSI

Monitoring 6V, 5V3, 3V3 5V3, 3V3

Connector Panel

ICB

Rails

OM Power - Prime

DBI

Heaters F.Wheel Pick-offs Thermistors Flood

Blue 2

TMPSU 2

DEM-PSU

ICU DPU

DEM

Data Capture SSI

Monitoring 6V, 5V3, 3V3 5V3, 3V3

ICB

Rails

S/C Powered Thermistors

DBI

TM

OM Power - Redundant

Dichroic