CHANGE RECORD

ISSUE DATE PAGES CHANGED COMMENTS 01 23 May 1994 All New 02 23 March 1995

All Updated with latest parts information

03 17 March 1997

All Updated with final information for flight.

04 24 July 1997 Updated with USA information

XMM Optical Monitor

MULLARD SPACE SCIENCE LABORATORY

UNIVERSITY COLLEGE LONDON Author: A P Dibbens

XMM-OM DECLARED COMPONENTS LIST

Document Number: XMM-OM/MSSL/SP/0015.04 24 July 1997

Distribution:

XMM-OM Project Office R Hunt Orig.

ESA PX H Eggel

CSL P Rochus

S. Roose

UCSB T Sasseen

Royal Greenwich Observatory R Bingham

University College London J Fordham

Mullard Space Science Laboratory N Bray

R Card

M Carter

R Chaudery

A Dibbens

J Holmes

H Huckle

H Kawakami

T Kennedy

D Self

P Smith

P Thomas

M Whillock

J Lapington

K Mason

A Smith

Author: Date:

OM Project Office Date:

Distributed: Date: