MULLARD SPACE SCIENCE LABORATORY

XMM Optical Monitor

Telescope Module Internal Harness Scheme

9/2/96 DGS DET 1 J01a50M

HVU 1 J02a25M

FW 1Motor J03a15M

J04a J05a

FW 2Motor J03b 15M DET 2 J01b 50M HVU 2 J02b 25M J0b4b J05b

J06a/b 50F J02a50FJ01b

DC,ICB 50FBPPWR

J04aJ03aDC,ICB

J04b