XMM Optical Monitor 3

E:\APD\DOCS\SP\EMACCEPTDATA07.DOC 3

6. Cleaning, Handling, Storage and Transportation Procedures All Units OM1 XMM-OM/MSSL/SP/0135.02 OM1 EM Handling, Cleaning and Storage OM2 XMM-OM/UCSB/RP/0001.01 Section 8 OM2 Handling and Storage Procedures XMM-OM/UCSB/RP/0001.01 Section 9 OM2 Disassembly and Assembly Procedures OM3 XMM-OM/MSSL/SP/0142.02 OM3 EM Handling, Cleaning and Storage

7. Sign off Sheet All Units

XMM Optical Monitor 2

E:\APD\DOCS\SP\EMACCEPTDATA07.DOC 2

1. As Designed Configuration

XMM-OM/MSSL/CF/0003.05 Configuration Item Data List for the EM.

RFW 1 Use of DSP56001.

RFW 6 In-rush current.

RFW 8 Change of capacitance on DBI (40pF to 220pF).

RFW 9 Clarification of operating temperatures of Optical

Monitor.

RFW 10 In-rush Current.

RFW 11 Shielding for UC 1834 device.

RFD 1 Excursion over limits on EMC tests.

RFD 2 Bonding of screen pins are >10mOhms.

RFD 3 Inrush current exceeds requirement

2. As Built Configuration

All Units

Major NCRs 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 50, 53

List of all NCRs, (including minor ones).

XMM-OM/MSSL/SP/0119.02 OM1 EM Certificate of Conformance

3. Functional and Environmental Test Reports

All Units

XMM-OM/MSSL/SP/0141.01 EM OM Electrical Test Report

XMM-OM/MSSL/SP/0151.01 EM Integrated Functional Test Report 7/8/97 OM1 XMM-OM/MSSL/SP/0138.01 OM1 EMC Test Report

XMM-OM/MSSLSP/0152.01 EM OM1 Metrology Report OM2 XMM-OM/UCSB/RP/0001.01 QM OM2 Qualification Programme Report

XMM-OM/MSSL/SP/0147.01 Thermal Vacuum Qualification of the DEM(OM2) OM3 XMM-OM/MSSL/SP/0143.01 OM3 EM Electrical Test Report

4. Log Sheets

All Units

XMM-OM/MSSL/SP/0140 OM EM Log Book

Harness Construction Sheet Log for EM OM3

5. Associated Data

All Units n/a Open Items n/a Missing Items OM1 Filter Wheel, Dichroic Limited life items

XMM Optical Monitor

MULLARD SPACE SCIENCE LABORATORY UNIVERSITY COLLEGE LONDON Author: A P Dibbens

OM EM Acceptance Data Package List

Document Number: XMM-OM/MSSL/SP/0118.07 7 October 1997

Distribution:

XMM-OM Project Office R Hunt Orig.

ESA PX H Eggel

CSL P Rochus S. Roose

UCSB T Sasseen

Royal Greenwich Observatory R Bingham

University College London J Fordham

Mullard Space Science Laboratory N Bray R Card M Carter R Chaudery A Dibbens J Holmes H Huckle H Kawakami T Kennedy T Patrick D Self P Smith P Thomas M Whillock J Lapington K Mason A Smith

Author: Date:

OM Project Office Date:

Distributed: Date: