Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07

E:\APD\DOCS\SP\SOFTWAREFORFM07.DOC

21 6. LOADABLE CODE

ICU code

MD5 checksums and file sizes for loadable code:

-rw-r--r-- 1 heh xray 612927 Dec 17 13:07 icu.hex 0dceab09aa59f7da941cc54562f5a8bb icu.hex

DPU code

MD5 checksums and file sizes for loadable code:

-rw-r--r-- 1 xmmom staff 14300 Dec 22 10:05 blue_p3.cmd -rw-r--r-- 1 xmmom staff 14300 Dec 22 10:05 blue_p3.cmd.0 -rw-r--r-- 1 xmmom staff 11183 Dec 22 10:05 blue_p3.p -rw-r--r-- 1 xmmom staff 346760 Dec 22 10:04 p0.cmd -rw-r--r-- 1 xmmom staff 346760 Dec 22 10:04 p0.cmd.0 -rw-r--r-- 1 xmmom staff 270746 Dec 22 10:04 p0.p -rw-r--r-- 1 xmmom staff 84900 Dec 22 10:05 p5.cmd -rw-r--r-- 1 xmmom staff 84900 Dec 22 10:05 p5.cmd.0 -rw-r--r-- 1 xmmom staff 66303 Dec 22 10:05 p5.p -rw-r--r-- 1 xmmom staff 103120 Dec 22 10:05 p7.cmd.0 -rw-r--r-- 1 xmmom staff 80524 Dec 22 10:05 p7.p

38af74841bf6dbbbeea3c1457d2d1624 blue_p3.cmd 38af74841bf6dbbbeea3c1457d2d1624 blue_p3.cmd.0 707cf89af91898428cf76db53238ef62 blue_p3.p c93d79beeffd95a1e8d3db8f51f07872 p0.cmd c93d79beeffd95a1e8d3db8f51f07872 p0.cmd.0 65770d3f6dd2c6bba31fbd570ab8d4c9 p0.p aa8f3653c2663b737797f30c5b500441 p5.cmd aa8f3653c2663b737797f30c5b500441 p5.cmd.0 21c9e2bc52f0ae4df2133261647d0776 p5.p 7b64115e6562122ae0ae7f01ad39edc7 p7.cmd.0 255b65b9e3e50edb4c820996bc3f88ae p7.p

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07 20 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/filehdr.h,v

File: forErrorCorrTable.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Sun Mar 22 23:09:40 1998

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/forErrorCorrTable.h,v

File: linenum.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Tue Jan 4 16:53:09 1994

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/linenum.h,v

File: maout.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Tue Jan 4 16:53:10 1994

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/maout.h,v

File: reloc.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Tue Jan 4 16:53:11 1994

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/reloc.h,v

File: scnhdr.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Tue Jan 4 16:53:12 1994

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/scnhdr.h,v

File: srec.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Tue Sep 9 15:25:45 1997

Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/srec.h,v

File: storclas.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Tue Jan 4 16:53:14 1994

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/storclas.h,v

File: storcls.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Tue Jan 4 16:53:15 1994

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/storcls.h,v

File: syms.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Tue Jan 4 16:53:16 1994

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/syms.h,v

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07

E:\APD\DOCS\SP\SOFTWAREFORFM07.DOC

19 File: loader.lut.template Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Sun Mar 22 23:02:36 1998 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/loader.lut.template,v File: loader.lut.w Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Sun Mar 22 23:02:37 1998 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/loader.lut.w,v File: red_link_loc.ctl Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Mon May 13 22:41:26 1996 Repository revision: 1.3 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/red_link_loc.ctl,v File: srec.doc Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Tue Jan 4 16:51:46 1994 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/srec.doc,v File: white_link_loc.ctl Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Sun Dec 4 20:11:42 1994 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/white_link_loc.ctl,v File: blue_split.c Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Sat Feb 19 00:14:41 1994 Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/cc/blue_split.c,v File: boot_split.c Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Mon May 13 19:51:33 1996 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/cc/boot_split.c,v File: cal_checksum.c Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Tue Mar 31 19:37:32 1998 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/cc/cal_checksum.c,v File: change_bit.c Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Sat Sep 19 10:20:34 1998 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/cc/change_bit.c,v File: cmnder.c Status: Up-to-date Working revision: 1.4 Fri May 10 22:34:57 1996 Repository revision: 1.4 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/cc/cmnder.c,v File: create_loader_lut.c Status: Up-to-date Working revision: 1.7 Thu Jul 9 17:36:55 1998 Repository revision: 1.7 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/cc/create_loader_lut.c,v File: sizetest.c Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Sun Dec 4 20:13:24 1994 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/cc/sizetest.c,v File: srec.c Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Tue Jan 4 16:52:30 1994 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/cc/srec.c,v File: strip_lod.wo_fec Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Thu May 28 20:04:44 1998 Repository revision: 1.3 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/cc/strip_lod.wo_fec,v File: strip_lod_wfec.c Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Fri Feb 20 23:33:47 1998 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/cc/strip_lod_wfec.c,v File: strip_lod_wofec.c Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Fri Feb 20 23:33:48 1998 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/cc/strip_lod_wofec.c,v File: aouthdr.h Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Tue Jan 4 16:53:06 1994 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/aouthdr.h,v File: coreaddr.h Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Tue Jan 4 16:53:07 1994 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/coreaddr.h,v File: dspext.h Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Tue Jan 4 16:53:08 1994 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/dspext.h,v File: fect.h Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Sun Mar 22 23:09:39 1998 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/fect.h,v File: filehdr.h Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Tue Jan 4 16:53:08 1994 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/include/filehdr.h,v

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07 18 Working revision: 1.4 Mon Jul 13 00:26:00 1998

Repository revision: 1.4 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/bin/makebdsp,v

File: makebootrom Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Fri Feb 20 23:33:19 1998

Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/bin/makebootrom,v

File: makedsp Status: Up-to-date

Working revision: 1.7 Tue Oct 27 16:01:08 1998

Repository revision: 1.7 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/bin/makedsp,v

File: makerdsp Status: Up-to-date

Working revision: 1.5 Mon Jul 13 00:26:02 1998

Repository revision: 1.5 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/bin/makerdsp,v

File: makewdsp Status: Up-to-date

Working revision: 1.4 Mon Jul 13 00:26:02 1998

Repository revision: 1.4 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/bin/makewdsp,v

File: recover_cmd Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Tue Sep 9 16:32:00 1997

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/bin/recover_cmd,v

File: strip_cmd Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Tue Sep 9 16:32:00 1997

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/bin/strip_cmd,v

File: vsw_headers Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Tue Sep 9 16:51:05 1997

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/bin/vsw_headers,v

File: Makefile_asm_headers Status: Up-to-date

Working revision: 1.3 Sat Sep 19 09:06:35 1998

Repository revision: 1.3 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/Makefile_asm_headers,v

File: Makefile_blue Status: Up-to-date

Working revision: 1.8 Wed Dec 9 23:07:24 1998

Repository revision: 1.8 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/Makefile_blue,v

File: Makefile_red Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Thu Jul 9 17:36:08 1998

Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/Makefile_red,v

File: Makefile_red_bios Status: Up-to-date

Working revision: 1.5 Sat Sep 19 10:21:52 1998

Repository revision: 1.5 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/Makefile_red_bios,v

File: Makefile_red_cmd Status: Up-to-date

Working revision: 1.12 Tue Oct 27 15:57:01 1998

Repository revision: 1.12 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/Makefile_red_cmd,v

File: Makefile_red_su Status: Up-to-date

Working revision: 1.4 Wed Dec 9 23:07:25 1998

Repository revision: 1.4 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/Makefile_red_su,v

File: Makefile_srec Status: Up-to-date

Working revision: 1.8 Wed Dec 9 23:07:25 1998

Repository revision: 1.8 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/Makefile_srec,v

File: Makefile_total_size Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Wed Sep 13 20:11:40 1995

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/Makefile_total_size,v

File: Makefile_white Status: Up-to-date

Working revision: 1.3 Thu Jul 9 17:36:09 1998

Repository revision: 1.3 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/Makefile_white,v

File: Makefile_white_bios Status: Up-to-date

Working revision: 1.4 Thu Jun 13 17:15:26 1996

Repository revision: 1.4 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/Makefile_white_bios,v

File: Makefile_white_boot Status: Up-to-date

Working revision: 1.3 Wed Mar 20 19:20:18 1996

Repository revision: 1.3 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/Makefile_white_boot,v

File: Makefile_white_cmd Status: Up-to-date

Working revision: 1.13 Tue Oct 27 15:57:47 1998

Repository revision: 1.13 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/Makefile_white_cmd,v

File: Makefile_white_su Status: Up-to-date

Working revision: 1.8 Tue Sep 9 17:01:17 1997

Repository revision: 1.8 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/src/Makefile_white_su,v

File: loader.lut.template Status: Up-to-date

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07

E:\APD\DOCS\SP\SOFTWAREFORFM07.DOC

17 File: su_engineering.c Status: Up-to-date Working revision: 1.10 Thu May 28 04:41:34 1998 Repository revision: 1.10 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_engineering.c,v File: su_getref.c Status: Up-to-date Working revision: 1.20 Thu May 28 04:41:36 1998 Repository revision: 1.20 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_getref.c,v File: su_init_exp.c Status: Up-to-date Working revision: 1.10 Thu Nov 12 07:03:14 1998 Repository revision: 1.10 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_init_exp.c,v File: su_initialize.c Status: Up-to-date Working revision: 1.33 Thu Dec 10 04:39:31 1998 Repository revision: 1.33 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_initialize.c,v File: su_locategs.c Status: Up-to-date Working revision: 1.24 Wed Dec 9 18:15:59 1998 Repository revision: 1.24 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_locategs.c,v File: su_makeags_id.c Status: Up-to-date Working revision: 1.17 Tue Sep 9 15:19:41 1997 Repository revision: 1.17 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_makeags_id.c,v File: su_restore_stars.c Status: Up-to-date Working revision: 1.22 Thu May 28 04:41:42 1998 Repository revision: 1.22 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_restore_stars.c,v File: su_rtrd.c Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Thu Nov 12 07:03:20 1998 Repository revision: 1.3 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_rtrd.c,v File: su_scanbs.c Status: Up-to-date Working revision: 1.28 Thu Dec 10 04:39:33 1998 Repository revision: 1.28 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_scanbs.c,v File: su_scangs.c Status: Up-to-date Working revision: 1.25 Thu Nov 12 07:03:25 1998 Repository revision: 1.25 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_scangs.c,v File: su_submit_cmprss_q.c Status: Up-to-date Working revision: 1.4 Thu May 28 04:41:50 1998 Repository revision: 1.4 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_submit_cmprss_q.c,v File: sun_util.c Status: Up-to-date Working revision: 1.27 Wed Sep 23 22:29:31 1998 Repository revision: 1.27 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/sun_util.c,v File: whitedsp.c Status: Up-to-date Working revision: 1.57 Thu Dec 17 21:26:56 1998 Repository revision: 1.57 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/whitedsp.c,v File: white_crt056y.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Mon Dec 5 19:43:41 1994 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/white/src/crt/white_crt056y.asm,v

File: asm_headers Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Fri Feb 20 23:33:17 1998 Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/bin/asm_headers,v File: csh0_headers Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Tue Sep 9 16:51:04 1997 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/bin/csh0_headers,v File: csh_headers Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Tue Sep 9 16:51:04 1997 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/bin/csh_headers,v File: get_base Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Wed Sep 16 21:44:53 1998 Repository revision: 1.3 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/bin/get_base,v File: get_psize Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Tue Sep 9 16:42:53 1997 Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/bin/get_psize,v File: make_loader_lut Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Fri Feb 20 23:33:18 1998 Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/dpu/util/bin/make_loader_lut,v File: makebdsp Status: Up-to-date Working revision: 1.4 Mon Jul 13 00:26:00 1998

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07 16 Working revision: 1.15 Wed Nov 4 19:06:22 1998

Repository revision: 1.15 /home/xmmom/cvs/master/include/white_static_variables.h,v

File: xmmom_Test_Stack.asm Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Tue Sep 9 15:23:09 1997

Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/include/xmmom_Test_Stack.asm,v

File: xmmom_std.asm Status: Up-to-date

Working revision: 1.6 Wed Dec 9 22:19:29 1998

Repository revision: 1.6 /home/xmmom/cvs/master/include/xmmom_std.asm,v

File: xmmom_std2.asm Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Wed Dec 9 23:21:57 1998

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/include/xmmom_std2.asm,v

File: red.asm Status: Up-to-date

Working revision: 1.12 Wed Dec 9 22:00:20 1998

Repository revision: 1.12 /home/xmmom/cvs/master/red/src/asm/red.asm,v

File: README Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Mon Mar 6 18:55:44 1995

Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/red/src/cc/README,v

File: cred.c Status: Up-to-date

Working revision: 1.9 Wed Sep 23 22:38:20 1998

Repository revision: 1.9 /home/xmmom/cvs/master/red/src/cc/cred.c,v

File: reddsp.c Status: Up-to-date

Working revision: 1.20 Wed Dec 9 21:58:15 1998

Repository revision: 1.20 /home/xmmom/cvs/master/red/src/cc/reddsp.c,v

File: sun_hopper.c Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Thu Jan 11 21:06:35 1996

Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/red/src/cc/sun_hopper.c,v

File: red_crt056y.asm Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Mon Dec 5 20:08:37 1994

Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/red/src/crt/red_crt056y.asm,v

File: README Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Mon Mar 6 18:54:59 1995

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/white/README,v

File: white.asm Status: Up-to-date

Working revision: 1.27 Wed Dec 9 21:54:06 1998

Repository revision: 1.27 /home/xmmom/cvs/master/white/src/asm/white.asm,v

File: cwhite.c Status: Up-to-date

Working revision: 1.42 Thu Dec 10 04:39:28 1998

Repository revision: 1.42 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/cwhite.c,v

File: shared_io_functions.c Status: Up-to-date

Working revision: 1.24 Wed Nov 4 19:02:05 1998

Repository revision: 1.24 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/shared_io_functions.c,v

File: shared_variables.c Status: Up-to-date

Working revision: 1.17 Wed Nov 4 19:04:36 1998

Repository revision: 1.17 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/shared_variables.c,v

File: su_calbgd.c Status: Up-to-date

Working revision: 1.23 Thu May 28 04:41:22 1998

Repository revision: 1.23 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_calbgd.c,v

File: su_caldrft.c Status: Up-to-date

Working revision: 1.24 Wed Dec 9 21:40:14 1998

Repository revision: 1.24 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_caldrft.c,v

File: su_compress.c Status: Up-to-date

Working revision: 1.11 Thu Jul 9 17:30:28 1998

Repository revision: 1.11 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_compress.c,v

File: su_deliverdata.c Status: Up-to-date

Working revision: 1.39 Fri Dec 11 04:13:17 1998

Repository revision: 1.39 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_deliverdata.c,v

File: su_dowindow.c Status: Up-to-date

Working revision: 1.29 Thu Nov 12 07:03:10 1998

Repository revision: 1.29 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_dowindow.c,v

File: su_dpuabort.c Status: Up-to-date

Working revision: 1.10 Sat Aug 3 13:47:46 1996

Repository revision: 1.10 /home/xmmom/cvs/master/white/src/cc/su_dpuabort.c,v

File: su_engineering.c Status: Up-to-date

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07

E:\APD\DOCS\SP\SOFTWAREFORFM07.DOC

15 Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/include/red_buffers.h,v File: red_control.h Status: Up-to-date Working revision: 1.6 Tue Sep 9 15:23:04 1997 Repository revision: 1.6 /home/xmmom/cvs/master/include/red_control.h,v File: red_crt0_equ.h Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Fri Feb 17 17:11:42 1995 Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/include/red_crt0_equ.h,v File: red_default.h Status: Up-to-date Working revision: 1.12 Wed Dec 9 22:13:55 1998 Repository revision: 1.12 /home/xmmom/cvs/master/include/red_default.h,v File: red_os_variables.h Status: Up-to-date Working revision: 1.6 Sat Sep 19 10:01:06 1998 Repository revision: 1.6 /home/xmmom/cvs/master/include/red_os_variables.h,v File: red_shared_variables.h Status: Up-to-date Working revision: 1.8 Mon Oct 26 17:42:05 1998 Repository revision: 1.8 /home/xmmom/cvs/master/include/red_shared_variables.h,v File: red_static_variables.h Status: Up-to-date Working revision: 1.9 Mon Oct 26 17:40:47 1998 Repository revision: 1.9 /home/xmmom/cvs/master/include/red_static_variables.h,v File: sci_com.h Status: Up-to-date Working revision: 1.9 Thu Sep 3 06:46:44 1998 Repository revision: 1.9 /home/xmmom/cvs/master/include/sci_com.h,v File: sci_ram.h Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Fri Feb 17 17:11:48 1995 Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/include/sci_ram.h,v File: setup.h Status: Up-to-date Working revision: 1.5 Sat Mar 21 02:02:49 1998 Repository revision: 1.5 /home/xmmom/cvs/master/include/setup.h,v File: sim_blue_local_ram.h Status: Up-to-date Working revision: 1.5 Wed Mar 20 18:55:02 1996 Repository revision: 1.5 /home/xmmom/cvs/master/include/sim_blue_local_ram.h,v File: sun_util.h Status: Up-to-date Working revision: 1.5 Thu Jun 13 17:11:34 1996 Repository revision: 1.5 /home/xmmom/cvs/master/include/sun_util.h,v File: vbtwl.def Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Mon Jul 15 17:58:37 1996 Repository revision: 1.3 /home/xmmom/cvs/master/include/vbtwl.def,v File: vbtwl.h Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Mon Jul 15 17:58:38 1996 Repository revision: 1.3 /home/xmmom/cvs/master/include/vbtwl.h,v File: white.h Status: Up-to-date Working revision: 1.15 Wed Dec 9 22:15:41 1998 Repository revision: 1.15 /home/xmmom/cvs/master/include/white.h,v File: white_buffers.h Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Sat Mar 21 02:02:50 1998 Repository revision: 1.3 /home/xmmom/cvs/master/include/white_buffers.h,v File: white_control.h Status: Up-to-date Working revision: 1.11 Thu Dec 10 04:45:32 1998 Repository revision: 1.11 /home/xmmom/cvs/master/include/white_control.h,v File: white_crt0_equ.h Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Sat Mar 21 02:02:51 1998 Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/include/white_crt0_equ.h,v File: white_default.h Status: Up-to-date Working revision: 1.14 Wed Dec 9 22:17:10 1998 Repository revision: 1.14 /home/xmmom/cvs/master/include/white_default.h,v File: white_os_variables.h Status: Up-to-date Working revision: 1.7 Wed Dec 9 22:18:16 1998 Repository revision: 1.7 /home/xmmom/cvs/master/include/white_os_variables.h,v File: white_shared_variables.h Status: Up-to-date Working revision: 1.15 Wed Nov 4 19:06:21 1998 Repository revision: 1.15 /home/xmmom/cvs/master/include/white_shared_variables.h,v File: white_static_variables.h Status: Up-to-date Working revision: 1.15 Wed Nov 4 19:06:22 1998

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07

E:\APD\DOCS\SP\SOFTWAREFORFM07.DOC

14 5. DPU CODE

--------

CVS repository: UCSB

CVS modules: white, blue, red, include, dpu/util

CVS tag: release7

File: blue.asm Status: Up-to-date

Working revision: 1.24 Wed Dec 9 22:05:18 1998

Repository revision: 1.24 /home/xmmom/cvs/master/blue/src/blue.asm,v

File: FecCode.asm Status: Up-to-date

Working revision: 1.6 Wed Sep 23 22:21:04 1998

Repository revision: 1.6 /home/xmmom/cvs/master/include/FecCode.asm,v

File: FecTab.asm Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Fri Sep 11 16:46:07 1998

Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/include/FecTab.asm,v

File: README Status: Up-to-date

Working revision: 1.1.1.1 Mon Dec 5 15:16:28 1994

Repository revision: 1.1.1.1 /home/xmmom/cvs/master/include/README,v

File: Readme.ps Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Wed Sep 13 20:12:16 1995

Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/include/Readme.ps,v

File: cred.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.6 Wed Sep 23 22:21:06 1998

Repository revision: 1.6 /home/xmmom/cvs/master/include/cred.h,v

File: cwhite.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.10 Wed Dec 9 22:07:45 1998

Repository revision: 1.10 /home/xmmom/cvs/master/include/cwhite.h,v

File: dpu_util.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.8 Thu Jun 13 17:11:31 1996

Repository revision: 1.8 /home/xmmom/cvs/master/include/dpu_util.h,v

File: dpucfg_map.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.10 Wed Sep 23 22:21:06 1998

Repository revision: 1.10 /home/xmmom/cvs/master/include/dpucfg_map.h,v

File: global_access.c Status: Up-to-date

Working revision: 1.13 Thu Dec 10 21:22:58 1998

Repository revision: 1.13 /home/xmmom/cvs/master/include/global_access.c,v

File: hopper.asm Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Wed Dec 9 22:11:35 1998

Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/include/hopper.asm,v

File: idiot.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.19 Sat Mar 21 02:02:47 1998

Repository revision: 1.19 /home/xmmom/cvs/master/include/idiot.h,v

File: macro.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.4 Thu Jan 11 23:42:08 1996

Repository revision: 1.4 /home/xmmom/cvs/master/include/macro.h,v

File: mic_restore_params.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.4 Thu Jan 11 23:42:09 1996

Repository revision: 1.4 /home/xmmom/cvs/master/include/mic_restore_params.h,v

File: nop.asm Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Thu May 28 17:05:21 1998

Repository revision: 1.1 /home/xmmom/cvs/master/include/nop.asm,v

File: our_own_types.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.9 Sat Aug 3 13:55:08 1996

Repository revision: 1.9 /home/xmmom/cvs/master/include/our_own_types.h,v

File: red.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.6 Wed Sep 23 22:21:07 1998

Repository revision: 1.6 /home/xmmom/cvs/master/include/red.h,v

File: red_buffers.h Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Fri Feb 17 17:11:39 1995

Repository revision: 1.2 /home/xmmom/cvs/master/include/red_buffers.h,v

File: red_control.h Status: Up-to-date

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07 12 Working revision: 1.3 Mon Oct 26 14:13:49 1998

Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/science_fm.adb,v

File: science_fm.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Mon Oct 26 14:13:49 1998

Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/science_fm.ads,v

File: ssi_driver.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.15 Fri Oct 30 17:10:48 1998

Repository revision: 1.15 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/ssi_driver.adb,v

File: ssi_driver.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.4 Mon Oct 26 10:47:48 1998

Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/ssi_driver.ads,v

File: ssi_ih.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Thu Oct 16 15:56:01 1997

Repository revision: 1.1 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/ssi_ih.ads,v

File: ssi_ih.asm Status: Up-to-date

Working revision: 1.3 Mon Nov 24 15:02:54 1997

Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/ssi_ih.asm,v

File: ssi_in.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.9 Mon Oct 26 14:13:49 1998

Repository revision: 1.9 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/ssi_in.adb,v

File: ssi_in.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Mon Oct 26 14:13:50 1998

Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/ssi_in.ads,v

File: ssi_out.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.9 Mon Oct 26 10:47:48 1998

Repository revision: 1.9 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/ssi_out.adb,v

File: ssi_out.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Fri May 1 12:30:57 1998

Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/ssi_out.ads,v

File: task_report.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.8 Mon Oct 26 14:13:50 1998

Repository revision: 1.8 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/task_report.adb,v

File: task_report.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.4 Mon Oct 26 14:13:50 1998

Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/task_report.ads,v

File: taskman.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.23 Wed Dec 16 11:19:09 1998

Repository revision: 1.23 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/taskman.adb,v

File: taskman.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Mon Oct 26 14:13:51 1998

Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/taskman.ads,v

File: tc_q.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.6 Mon Oct 26 14:13:51 1998

Repository revision: 1.6 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/tc_q.adb,v

File: tc_q.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.6 Mon Oct 26 14:13:51 1998

Repository revision: 1.6 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/tc_q.ads,v

File: tc_verify.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.8 Mon Oct 26 14:13:51 1998

Repository revision: 1.8 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/tc_verify.adb,v

File: tc_verify.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.4 Mon Oct 26 14:13:52 1998

Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/tc_verify.ads,v

File: tcq.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.8 Mon Oct 26 14:13:52 1998

Repository revision: 1.8 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/tcq.adb,v

File: tcq.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Mon Oct 26 14:13:52 1998

Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/tcq.ads,v

File: time_man.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.16 Mon Oct 26 14:13:53 1998

Repository revision: 1.16 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/time_man.adb,v

File: time_man.ads Status: Up-to-date

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07

E:\APD\DOCS\SP\SOFTWAREFORFM07.DOC

11 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/mem_manager.ads,v File: memdpu.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.8 Mon Oct 26 14:13:45 1998 Repository revision: 1.8 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/memdpu.adb,v File: memdpu.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Mon Oct 26 14:13:46 1998 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/memdpu.ads,v File: memloc.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.14 Mon Oct 26 14:37:57 1998 Repository revision: 1.14 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/memloc.ads,v File: modeman.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.8 Fri Oct 23 10:41:46 1998 Repository revision: 1.8 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/modeman.adb,v File: modeman.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.6 Fri Oct 23 10:41:55 1998 Repository revision: 1.6 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/modeman.ads,v File: mutex.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.12 Tue Nov 24 11:16:51 1998 Repository revision: 1.12 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/mutex.adb,v File: mutex.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.5 Mon Oct 26 14:13:46 1998 Repository revision: 1.5 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/mutex.ads,v File: nhk.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.7 Mon Oct 26 14:13:47 1998 Repository revision: 1.7 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/nhk.adb,v File: nhk.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Mon Oct 26 14:13:47 1998 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/nhk.ads,v File: packet.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.17 Tue Oct 27 10:39:59 1998 Repository revision: 1.17 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/packet.ads,v File: peek_poke.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Fri Oct 23 10:43:14 1998 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/peek_poke.ads,v File: peek_poke.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Fri Oct 23 10:43:58 1998 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/peek_poke.asm,v File: rbi.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.14 Thu Dec 17 11:29:15 1998 Repository revision: 1.14 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/rbi.adb,v File: rbi.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.4 Mon Oct 26 14:13:48 1998 Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/rbi.ads,v File: rbi_ih.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Thu Oct 16 15:55:58 1997 Repository revision: 1.1 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/rbi_ih.ads,v File: rbi_ih.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.6 Fri Oct 30 17:10:48 1998 Repository revision: 1.6 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/rbi_ih.asm,v File: reset.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Fri Oct 23 10:45:30 1998 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/reset.ads,v File: reset.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Fri Oct 23 10:45:30 1998 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/reset.asm,v File: safing.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.5 Fri Oct 23 10:45:31 1998 Repository revision: 1.5 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/safing.adb,v File: safing.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Fri Oct 23 10:45:31 1998 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/safing.ads,v File: science_fm.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Mon Oct 26 14:13:49 1998

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07 10 File: dpu.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.29 Wed Dec 16 11:40:08 1998

Repository revision: 1.29 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/dpu.adb,v

File: dpu.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.11 Wed Dec 16 11:29:00 1998

Repository revision: 1.11 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/dpu.ads,v

File: dpu_mem_manager.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.13 Mon Nov 30 15:46:03 1998

Repository revision: 1.13 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/dpu_mem_manager.adb,v

File: dpu_mem_manager.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.4 Fri Oct 30 17:10:47 1998

Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/dpu_mem_manager.ads,v

File: dpu_mnemo.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.6 Tue Oct 27 10:39:58 1998

Repository revision: 1.6 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/dpu_mnemo.ads,v

File: heater.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.11 Fri Oct 30 17:04:01 1998

Repository revision: 1.11 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/heater.adb,v

File: heater.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.3 Mon Oct 26 14:13:42 1998

Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/heater.ads,v

File: hk.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.22 Mon Oct 26 14:13:42 1998

Repository revision: 1.22 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/hk.adb,v

File: hk.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.4 Mon Oct 26 14:13:42 1998

Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/hk.ads,v

File: icb.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.11 Mon Oct 26 14:13:43 1998

Repository revision: 1.11 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/icb.adb,v

File: icb.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.5 Mon Oct 26 14:13:43 1998

Repository revision: 1.5 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/icb.ads,v

File: icb_driver.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.7 Mon Oct 26 14:13:43 1998

Repository revision: 1.7 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/icb_driver.adb,v

File: icb_driver.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Mon Oct 26 14:13:44 1998

Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/icb_driver.ads,v

File: icu.ada Status: Up-to-date

Working revision: 1.12 Tue Oct 27 10:39:59 1998

Repository revision: 1.12 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/icu.ada,v

File: icu_mem_manager.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.13 Fri Aug 7 01:28:41 1998

Repository revision: 1.13 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/icu_mem_manager.adb,v

File: icu_mem_manager.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.3 Fri Oct 30 17:10:47 1998

Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/icu_mem_manager.ads,v

File: importance.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.7 Mon Oct 26 14:13:44 1998

Repository revision: 1.7 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/importance.ads,v

File: mechanism.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.20 Wed Dec 16 11:22:29 1998

Repository revision: 1.20 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/mechanism.adb,v

File: mechanism.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.7 Mon Oct 26 14:13:45 1998

Repository revision: 1.7 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/mechanism.ads,v

File: mem_manager.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.7 Fri Jun 26 22:10:35 1998

Repository revision: 1.7 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/mem_manager.adb,v

File: mem_manager.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.3 Fri Oct 30 17:10:48 1998

Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/mem_manager.ads,v

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07

E:\APD\DOCS\SP\SOFTWAREFORFM07.DOC

9 4. OPERATIONAL MODE ADA CODE

------------------------- CVS repository: MSSL CVS module: icu/fm/oper CVS tag: release7

File: INTVEC.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Thu Oct 16 15:55:32 1997 Repository revision: 1.1 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/INTVEC.asm,v File: Makefile Status: Up-to-date Working revision: 1.18 Mon Oct 19 11:21:49 1998 Repository revision: 1.18 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/Makefile,v File: USERDEFS.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Wed Apr 1 10:52:00 1998 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/USERDEFS.asm,v File: adamakecleanup Status: Up-to-date Working revision: 1.5 Fri Apr 17 22:17:26 1998 Repository revision: 1.5 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/adamakecleanup,v File: adamakedepend Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Thu Apr 9 14:12:07 1998 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/adamakedepend,v File: bcp4_ih.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Fri Oct 30 17:10:46 1998 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/bcp4_ih.ads,v File: bcp4_ih.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.5 Mon Oct 26 10:47:46 1998 Repository revision: 1.5 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/bcp4_ih.asm,v File: crc.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Mon Oct 26 14:13:38 1998 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/crc.adb,v File: crc.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Mon Oct 26 14:13:38 1998 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/crc.ads,v File: debug.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.7 Fri Oct 30 17:10:47 1998 Repository revision: 1.7 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/debug.adb,v File: debug.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.13 Fri Oct 30 17:10:47 1998 Repository revision: 1.13 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/debug.ads,v File: dempsu.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.5 Mon Oct 26 14:13:39 1998 Repository revision: 1.5 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/dempsu.adb,v File: dempsu.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Mon Oct 26 14:13:39 1998 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/dempsu.ads,v File: detanalog.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.22 Mon Nov 16 12:27:33 1998 Repository revision: 1.22 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/detanalog.adb,v File: detanalog.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.7 Fri Oct 23 10:40:54 1998 Repository revision: 1.7 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/detanalog.ads,v File: detdigital.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.19 Wed Dec 16 11:26:31 1998 Repository revision: 1.19 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/detdigital.adb,v File: detdigital.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.4 Mon Oct 26 14:13:40 1998 Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/detdigital.ads,v File: detector.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.9 Mon Oct 26 14:13:40 1998 Repository revision: 1.9 /home/egse/CVS/icu/fm/oper/detector.ads,v File: dpu.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.29 Wed Dec 16 11:40:08 1998

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07 8 Working revision: 1.14 Mon Mar 23 13:45:25 1998

Repository revision: 1.14 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tm_man.adb,v

File: tm_man.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.3 Sat Nov 22 17:22:54 1997

Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tm_man.ads,v

File: tm_q.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.4 Sat Nov 22 17:22:55 1997

Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tm_q.adb,v

File: tm_q.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.3 Sat Nov 22 17:22:55 1997

Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tm_q.ads,v

File: tmpsu.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.6 Wed Feb 11 17:50:51 1998

Repository revision: 1.6 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tmpsu.adb,v

File: tmpsu.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Sat Nov 22 17:22:56 1997

Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tmpsu.ads,v

File: tmq.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.8 Thu Mar 5 12:34:33 1998

Repository revision: 1.8 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tmq.adb,v

File: tmq.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.4 Thu Mar 5 12:34:33 1998

Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tmq.ads,v

File: types.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Sat Nov 22 17:22:56 1997

Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/types.ads,v

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07

E:\APD\DOCS\SP\SOFTWAREFORFM07.DOC

7 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/rbi_ih.ads,v File: rbi_ih.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.4 Wed Feb 11 17:14:24 1998 Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/rbi_ih.asm,v File: reset.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Thu Feb 12 15:42:04 1998 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/reset.ads,v File: reset.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.5 Wed Apr 1 10:54:39 1998 Repository revision: 1.5 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/reset.asm,v File: ssi_driver.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.4 Thu Mar 5 11:57:04 1998 Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/ssi_driver.adb,v File: ssi_driver.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Tue Nov 25 19:05:32 1997 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/ssi_driver.ads,v File: ssi_ih.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Sat Nov 22 17:22:50 1997 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/ssi_ih.ads,v File: ssi_ih.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Fri Nov 21 22:04:17 1997 Repository revision: 1.1 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/ssi_ih.asm,v File: task_report.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.6 Thu Mar 5 12:34:32 1998 Repository revision: 1.6 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/task_report.adb,v File: task_report.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Thu Mar 5 12:34:32 1998 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/task_report.ads,v File: taskman.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.11 Mon Mar 23 13:45:25 1998 Repository revision: 1.11 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/taskman.adb,v File: taskman.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Sat Nov 22 17:22:51 1997 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/taskman.ads,v File: tc_q.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.4 Sat Nov 22 17:22:51 1997 Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tc_q.adb,v File: tc_q.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Sat Nov 22 17:22:52 1997 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tc_q.ads,v File: tc_verify.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.5 Thu Mar 5 12:34:32 1998 Repository revision: 1.5 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tc_verify.adb,v File: tc_verify.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Thu Mar 5 12:34:32 1998 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tc_verify.ads,v File: tcq.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.8 Thu Mar 5 12:34:32 1998 Repository revision: 1.8 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tcq.adb,v File: tcq.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Sat Nov 22 17:22:53 1997 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tcq.ads,v File: time_man.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.11 Thu Mar 5 12:34:32 1998 Repository revision: 1.11 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/time_man.adb,v File: time_man.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Sat Nov 22 17:22:54 1997 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/time_man.ads,v File: tlink17.lcf Status: Up-to-date Working revision: 1.6 Thu Feb 12 15:42:04 1998 Repository revision: 1.6 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/tlink17.lcf,v File: tm_man.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.14 Mon Mar 23 13:45:25 1998

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07 6 File: icb_driver.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.13 Tue Mar 10 10:56:58 1998

Repository revision: 1.13 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/icb_driver.adb,v

File: icb_driver.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Sat Nov 22 17:22:44 1997

Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/icb_driver.ads,v

File: icu.ada Status: Locally Modified

Working revision: 1.11 Tue Mar 10 10:56:59 1998

Repository revision: 1.11 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/icu.ada,v

File: icu_mem_manager.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.13 Mon Mar 9 12:46:08 1998

Repository revision: 1.13 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/icu_mem_manager.adb,v

File: icu_mem_manager.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Sat Nov 22 16:45:51 1997

Repository revision: 1.1 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/icu_mem_manager.ads,v

File: importance.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Sat Nov 22 17:22:45 1997

Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/importance.ads,v

File: mem_manager.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.8 Thu Mar 5 12:34:31 1998

Repository revision: 1.8 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/mem_manager.adb,v

File: mem_manager.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Sat Nov 22 16:46:10 1997

Repository revision: 1.1 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/mem_manager.ads,v

File: memloc.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.14 Wed Feb 11 17:14:24 1998

Repository revision: 1.14 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/memloc.ads,v

File: modeman.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.10 Mon Mar 23 13:45:25 1998

Repository revision: 1.10 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/modeman.adb,v

File: modeman.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.4 Thu Feb 12 15:42:04 1998

Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/modeman.ads,v

File: mutex.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.5 Thu Mar 5 12:34:31 1998

Repository revision: 1.5 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/mutex.adb,v

File: mutex.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.4 Tue Dec 2 12:54:39 1997

Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/mutex.ads,v

File: nhk.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.6 Thu Mar 5 12:34:31 1998

Repository revision: 1.6 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/nhk.adb,v

File: nhk.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.3 Thu Mar 5 12:34:31 1998

Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/nhk.ads,v

File: packet.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.13 Thu Mar 5 11:56:42 1998

Repository revision: 1.13 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/packet.ads,v

File: peek_poke.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Sat Nov 22 17:22:48 1997

Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/peek_poke.ads,v

File: peek_poke.asm Status: Up-to-date

Working revision: 1.1 Thu Oct 16 15:55:00 1997

Repository revision: 1.1 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/peek_poke.asm,v

File: rbi.adb Status: Up-to-date

Working revision: 1.11 Thu Mar 5 12:34:31 1998

Repository revision: 1.11 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/rbi.adb,v

File: rbi.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.5 Tue Dec 2 12:55:02 1997

Repository revision: 1.5 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/rbi.ads,v

File: rbi_ih.ads Status: Up-to-date

Working revision: 1.2 Sat Nov 22 17:22:49 1997

Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/rbi_ih.ads,v

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07

E:\APD\DOCS\SP\SOFTWAREFORFM07.DOC

5 3. BASIC MODE ADA CODE

------------------- CVS repository: MSSL CVS module: icu/fm/basic CVS tag: release7

File: Makefile Status: Locally Modified Working revision: 1.9 Thu Mar 5 11:54:19 1998 Repository revision: 1.9 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/Makefile,v File: USERDEFS.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Mon Mar 23 13:52:25 1998 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/USERDEFS.asm,v File: adamakedepend Status: Up-to-date Working revision: 1.1 Thu Oct 16 14:36:12 1997 Repository revision: 1.1 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/adamakedepend,v File: bcp4_ih.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Sat Nov 22 17:22:41 1997 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/bcp4_ih.ads,v File: bcp4_ih.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.4 Wed Feb 11 17:14:23 1998 Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/bcp4_ih.asm,v File: bsio.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.4 Tue Feb 10 13:32:13 1998 Repository revision: 1.4 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/bsio.asm,v File: crc.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Sat Nov 22 17:22:41 1997 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/crc.adb,v File: crc.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Sat Nov 22 17:22:41 1997 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/crc.ads,v File: debug.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Sat Nov 22 17:02:03 1997 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/debug.adb,v File: debug.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.8 Mon Mar 23 13:45:24 1998 Repository revision: 1.8 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/debug.ads,v File: dempsu.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.5 Mon Mar 23 13:45:24 1998 Repository revision: 1.5 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/dempsu.adb,v File: dempsu.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.3 Sat Nov 22 17:22:42 1997 Repository revision: 1.3 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/dempsu.ads,v File: emboot.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.21 Wed Apr 1 10:54:38 1998 Repository revision: 1.21 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/emboot.asm,v File: emsubs.asm Status: Up-to-date Working revision: 1.6 Wed Apr 1 10:55:13 1998 Repository revision: 1.6 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/emsubs.asm,v File: hk.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.24 Mon Mar 23 13:45:25 1998 Repository revision: 1.24 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/hk.adb,v File: hk.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Sat Nov 22 17:22:43 1997 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/hk.ads,v File: icb.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.6 Thu Mar 5 12:34:30 1998 Repository revision: 1.6 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/icb.adb,v File: icb.ads Status: Up-to-date Working revision: 1.2 Sat Nov 22 17:22:43 1997 Repository revision: 1.2 /home/egse/CVS/icu/fm/basic/icb.ads,v File: icb_driver.adb Status: Up-to-date Working revision: 1.13 Tue Mar 10 10:56:58 1998

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07 4 2.5 Outstanding NCRs and ECR s ICU Reference Comments

OM-MSSL-NCR-125_{ICU crashes with status 0072 after 191 hours}

OM-MSSL-NCR-129_{No telemetry from OM after switch-on after OBDH problem} DPU Reference Comments

OM-MSSL-ECR-72_{Implement normal exposure with user selectable binning and tracking, see NCR127}

OM-MSSL-ECR-74_{Implement Robust DPU window allocation for flat field data.}

OM-MSSL-ECR-77_{RTRD mode}

OM-MSSL-NCR-94_{ROM code crash}

OM-MSSL-NCR-130_{Blue Fast Mode not working}

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07 2 2.2 Modifications between Release 4 and Release 5

ICU Code

Reference Comments

OM-MSSL-ECR-61 HV MCP1 now allowed to rise even if MCP23 not > 1100V (redundant only)

OM-MSSL-NCR-83 Irregular HK - now every 10 s

OM-MSSL-NCR-84 Incorrect heater status in HK fixed

OM-MSSL-NCR-87 Filter sometimes did not show �Unknown� position prior to finding datum - fixed

OM-MSSL-NCR-88 Closed loop control of interface temperature now uses an average of the main, reference B and Reference C thermistors as its monitoring temperature. This is to be consistent with software used at CSL during thermal balance test.

DPU Code

Reference Comments

OM-MSSL-ECR-67 Preliminary code for the real-time raw-data mode was added but can be completely turned off.

OM-MSSL-ECR-70 Science and memory windows reset to zero before configuring for each exposure.

OM-MSSL-NCR-90 DPU crashes with heavy whitedsp activity, especially during compression and data output

- caused by error in white swap unit code and FEC code screening - now fixed.

OM-MSSL-NCR-91 DPU crashes in engineering mode 4 with complex images - caused by the compressed data buffer watermark not being set, now set.

OM-MSSL-NCR-92 Global memory address zero was corrupted after blue event processing - caused by incorrect exiting of bad event address error handler - now fixed.

OM-MSSL-NCR-93 Bad event address - due to blue event ping/pong address wrong for null detector windows, fixed by implementing a more robust algorithm.

OM-MSSL-NCR-95 Flat Field Acquisition now supported

OM-MSSL-NCR-96 Scrubbing now implemented.

2.3 Modifications between Release 5 and Release 6

There were no software modification between release 5 and release 6 of this document. It was issued to clarify and correct issue 5.

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07

E:\APD\DOCS\SP\SOFTWAREFORFM07.DOC

1 1. INTRODUCTION

This document contains all the software files and their version numbers used for Basic Mode and Operational Mode for the ICU and the DPU code for the Optical Monitor FM. All the files are kept under version control using cvs.

There is a Makefile for each set of ICU source code files for use with GNU make and a series of makefiles and scripts for the DPU source code.

2. CODE MODIFICATION SUMMARY

2.1 Modifications between Release 3 and Release 4

ICU Code

Reference Comments OM-MSSL-ECR-69 Autonomous Safing task removed as it would not have been able to respond quickly enough, and there are hardware HV protections anyway OM-MSSL-ECR-71 The prime and redundant code is now identical. The code decides whether it is running on prime or redundant.

OM-MSSL-NCR-69 ICU now ignores swap unit status in DPU status word when DPU is in �boot� mode as this value is incorrect.

OM-MSSL-NCR-97 Incorrect loading of Window Table removed. OM-MSSL-NCR-98 Alert in the event of unexpected DPU reset added. OM-MSSL-NCR-99 DPU Power down command now works. OM-MSSL-NCR-100 Command rejected if attempt is made to move filter wheel while it is still moving. OM-MSSL-NCR-101 Command rejected if attempt is made to move filter wheel to an absolute position before the datum has been found.

OM-MSSL-NCR-102 Filter Wheel now moves slowly when seeking datum when near coarse sensor to prevent occasional failure to find datum.

OM-MSSL-NCR-103 It should now be impossible to have both automatic and contingency heater tasks running together.

OM-MSSL-NCR-104 Default heater control on start-up of operational mode are now the closed loop rather than the open loop algorithms.

OM-MSSL-NCR-105 Going to Safe Mode in Operational Mode now �safes� the high voltages and filter wheel. OM-MSSL-NCR-106 Additional �Intermediate Safe� mode command added, �Safing level� modifier in command removed.

OM-MSSL-NCR-107 Memory dump of detector electronics now works. OM-MSSL-NCR-110 Filter wheel �Bar� position now at 2100 (as per changed specification).

DPU Code

There were no modifications to the DPU code.

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07 iii CONTENTS

1. INTRODUCTION.........................................................................................................1

2. CODE MODIFICATION SUMMARY............................................................................1

2.1 Modifications between Release 3 and Release 4 ...................................................................................................1

ICU Code .................................................................................................................................................................... 1

DPU Code ................................................................................................................................................................... 1

2.2 Modifications between Release 4 and Release 5 ...................................................................................................2

ICU Code .................................................................................................................................................................... 2

DPU Code ................................................................................................................................................................... 2

2.3 Modifications between Release 5 and Release 6 ...................................................................................................2

2.4 Modifications between Release 6 and Release 7 ...................................................................................................3

ICU.............................................................................................................................................................................. 3

DPU............................................................................................................................................................................. 3

2.5 Outstanding NCRs and ECRs ................................................................................................................................4

ICU.............................................................................................................................................................................. 4

DPU............................................................................................................................................................................. 4

3. BASIC MODE ADA CODE...........................................................................................5

4. OPERATIONAL MODE ADA CODE............................................................................9

5. DPU CODE................................................................................................................14

6. LOADABLE CODE.....................................................................................................21

Software Status for the FM XMM-OM/MSSL/SP/0170.07

E:\APD\DOCS\SP\SOFTWAREFORFM07.DOC

ii CHANGE RECORD

ISSUE DATE PAGES CHANGED COMMENTS 01 30 May 1998 All New 02 14 August 1998 All Major revision 03 16 August1998 All Major revision 04 18 Sep 1998 All Safe Mode added, prime and redundant code merged. Heater Algorithm revised.

05 25 Sep 1998 All Software modification summary added 06 1 Oct 1998 Section 2 Revision to Modification Summary of release 5 07 23-Dec-1998 All Revision summary for release 7

XMM Optical Monitor

MULLARD SPACE SCIENCE LABORATORY

UNIVERSITY COLLEGE LONDON Author s: P J Smith, H.E.Huckle

SOFTWARE STATUS FOR THE FM

Document Number: XMM-OM/MSSL/SP/0170.0 7

Distribution:

XMM-OM Project Office A Dibbens Orig.

ESA PX H Eggel

CSL P Rochus

S. Roose

UCSB T Sasseen

J Rho

Royal Greenwich Observatory R Bingham

University College London J Fordham

Mullard Space Science Laboratory R Card

M Carter

R Chaudery

R Hunt

M Whillock

H Huckle

H Kawakami

T Kennedy

D Self

P Smith

P Thomas

S Collier

K Mason

A Smith

Author: Date:

OM Project Office Date:

Distributed: Date: