ID Task Name Duration Start Finish 1 2 EFDR 0d 17 Feb ’97 17 Feb ’97 3 4 FM ICU Cards Complete 0d 21 Apr ’97 21 Apr ’97 5 FM DEM AIV Complete 0d 18 Aug ’97 18 Aug ’97 6 7 EM OM1 EMC 4w 31 Mar ’97 25 Apr ’97 8 9 QM Manufactured 0d 12 May ’97 12 May ’97 10 QM BM Integ & Align 8w 12 May ’97 4 Jul ’97 11 QM BM to Telescope Align 6w 7 Jul ’97 15 Aug ’97 12 QM to CSL 1w 18 Aug ’97 22 Aug ’97 13 QM at CSL 0w 22 Aug ’97 22 Aug ’97 14 QM Tests at CSL 8w 25 Aug ’97 17 Oct ’97 15 QM Return to MSSL 1w 20 Oct ’97 24 Oct ’97 16 QM disassemble 2w 27 Oct ’97 7 Nov ’97 17 FM Manufactured 0d 17 Nov ’97 17 Nov ’97 18 FM BM Integ & Align 8w 17 Nov ’97 9 Jan ’98 19 FM BM to Telescope Align 6w 12 Jan ’98 20 Feb ’98 20 FM to CSL 1w 23 Feb ’98 27 Feb ’98 21 FM at CSL 0w 27 Feb ’98 27 Feb ’98 22 FM Tests 8w 2 Mar ’98 24 Apr ’98 23 FM Delivery to ESA 0w 24 Apr ’98 24 Apr ’98

EFDR 17/02

FM ICU Cards Complete 21/04 FM DEM AIV Complete 18/08

QM Manufactured 12/05

QM at CSL 22/08

FM Manufactured 17/11

FM at CSL 27/02

FM Delivery to ESA

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

4Q96 1Q97 2Q97 3Q97 4Q97 1Q98

Task Progress

Milestone Summary

Rolled Up Task Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

Page 1

Project: Complete_AIV.MPP Date: 11 Nov ’96