ID Task Name Duration Start Finish Predecessors 1 2 Completed Units 17.2w 18 Oct ’96 17 Feb ’97 3 HV 0d 8 Nov ’96 8 Nov ’96 4 BCH 0d 18 Oct ’96 18 Oct ’96 5 BPE 0d 28 Dec ’96 28 Dec ’96 6 FW&D 0d 1 Nov ’96 1 Nov ’96 7 TMPSU 0d 17 Feb ’97 17 Feb ’97 8 9 Off-Line Integrations 9w 30 Dec ’96 28 Feb ’97 10 b) BCH-BPE 1w 30 Dec ’96 3 Jan ’97 4,5 11 d) HV-BPE 1w 6 Jan ’97 10 Jan ’97 3,5,10 12 f) BPE-DPU 1w 13 Jan ’97 17 Jan ’97 5,11 13 e) BPE-FW&D-TMPSU 1w 17 Feb ’97 21 Feb ’97 5,6,7,12 14 g) BPE-TMPSU-ICU 1w 24 Feb ’97 28 Feb ’97 5,6,13 15 16 System Integration 8w 20 Jan ’97 14 Mar ’97 17 2) HV-BCH-BPE 1w 20 Jan ’97 24 Jan ’97 12 18 3) HV-BCH-BPE-TMPSU 1w 3 Mar ’97 7 Mar ’97 17,14 19 4) HV-BCH-BPE-FW&D-TMPSU 1w 10 Mar ’97 14 Mar ’97 18

8/11 18/10 28/12 1/11 17/02

2 5 8 2 5 8 1 4 7 3 6 9 2 5 8 er November December January February Ma

Task Progress Milestone

Summary Rolled Up Task Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

Page 1

Project: EM OM1 Integration.MPP Date: 24 Oct ’96