ID Task Name Duration Start 1 2 STM End 0w 23 Oct ’96 3 EM End 0w 31 Mar ’97 4 QM End 0w 14 May ’97 5 FM End 0w 15 Mar ’98 6 FS End 0w 15 May ’98 7 8 STM Ext-Harn build 5w 19 Sep ’96 9 10 EM START 0w 19 Sep ’96 11 12 EM BPE Camera layout 1.5w 19 Sep ’96 13 EM BPE Process layout 1.5w 30 Sep ’96 14 EM BPE Darray layout 1.5w 10 Oct ’96 15 EM BPE Lookup layout 1.5w 21 Oct ’96 16 EM BPE Selector layout 1.5w 31 Oct ’96 17 EM BPE Monitor layout 1.5w 11 Nov ’96 18 EM BPE Mother layout 1.5w 21 Nov ’96 19 EM BPE Fliter A layout 1.5w 2 Dec ’96 20 EM BPE Filter B layout 1.5w 12 Dec ’96 21 EM BPE Camera assembly 1w 30 Sep ’96 22 EM BPE Process assembly 1w 10 Oct ’96 23 EM BPE Darray assembly 1w 21 Oct ’96 24 EM BPE Lookup assembly 1w 31 Oct ’96 25 EM BPE Selector assembly 1w 11 Nov ’96 26 EM BPE Monitor assembly 1.5w 21 Nov ’96 27 EM BPE Mother assembly 1.5w 2 Dec ’96 28 EM BPE Fliter A assembly 2d 12 Dec ’96 29 EM BPE Filter B assembly 2d 23 Dec ’96 30 31 EM HVPSU brd1 assembly 1w 24 Oct ’96 32 EM HVPSU brd2 assembly 1w 31 Oct ’96 33 EM HVPSU brd3 assembly 1w 7 Nov ’96 34 EM HVPSU brd4 assembly 1w 14 Nov ’96 35 EM HVPSU brd5 assembly 1w 21 Nov ’96 36 37 EM Int-Harn build 6w 28 Nov ’96 38 EM Ext-Harn build 4w 9 Jan ’97 39 EM EGSE assembly 2w 6 Feb ’97 40 41 QM START 0w 12 Dec ’96 42 43 QM HVPSU updates 4w 23 Dec ’96 44 QM BPE updates 7w 20 Jan ’97 45 BCH Radiation Test boards 2w 10 Mar ’97 46 QM EGSE layout 3w 24 Mar ’97 47 48 QM BCH assembly 3w 25 Dec ’96 49 QM BPE assembly (9) 9w 15 Jan ’97 50 QM HVPSU assembly (9) 7.5w 19 Mar ’97 51 QM Int-Harn build 4w 20 Feb ’97 52 QM Ext-Harn build 3w 20 Mar ’97 53 QM EGSE assembly 2w 10 Apr ’97 54 QM Test Harnesses 3w 24 Apr ’97 55 56 FM START 0w 21 Mar ’97 57 58 FM ICU updates 4w 14 Apr ’97 59 FM BCH updates 3w 12 May ’97 60 FM HVPSU updates 4w 2 Jun ’97 61 FM BPE updates (2) 5w 30 Jun ’97 62 63 FM ICU assembly (5) 5w 15 May ’97 64 FM BCH assembly (3) 3w 19 Jun ’97 65 FM HVPSU assembly (5) 7w 10 Jul ’97 66 FM BPE assembly (9) 9w 28 Aug ’97 67 FM ICU assembly (5) 5w 30 Oct ’97 68 FM BPE assembly (9) 9w 4 Dec ’97 69 FM Int-Harn build 6w 12 May ’97 70 FM Ext-Harn build 5w 23 Jun ’97 71 FM Test Harnesses 2w 28 Jul ’97 72 FM BCH assembly (3) 3w 11 Aug ’97 73 FM HVPSU assembly (5) 7w 1 Sep ’97 74 FM EGSE assembly 2w 20 Oct ’97 75 76 FS ICU assembly (5) 5w 3 Nov ’97 77 FS BCH assembly (3) 3w 8 Dec ’97 78 FS HVPSU assembly (5) 7w 29 Dec ’97 79 FS BPE assembly (9) 9w 16 Feb ’98

23/10 31/03 14/05

EWS

19/09

EDO EDO EDO EDO EDO EDO EDO EDO EDO EWS EWS EWS EWS EWS EWS EWS EWS EWS

EWS EWS EWS EWS EWS

EWS EWS EWS

12/12

EDO EDO EDO EDO

EWS EWS EWS EWS EWS EWS EWS

21/03

EDO

16/0 23/0 30/09 7/10 14/10 21/1 28/10 4/11 11/11 18/1 25/1 2/12 9/12 16/12 23/1 30/12 6/01 13/01 20/0 27/01 3/02 10/0 17/02 24/0 3/03 10/0 17/03 24/0 31/03 7/04 14/0 21/04 28/0 5/05 12/0 19/05 26/0

Q4 ’96 Q1 ’97 Q2 ’97

Task Progress

Milestone Summary

Rolled Up Task Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

Page 1

Project: XMM-OM Combined EDO and EWS Date: 28 Oct ’96

15/03

EDO EDO EDO

EWS EWS EWS EWS EWS EWS EWS EWS EWS EWS EWS EWS

EWS EWS EWS EWS

2/06 9/06 16/06 23/0 30/06 7/07 14/07 21/0 28/07 4/08 11/0 18/08 25/0 1/09 8/09 15/09 22/0 29/09 6/10 13/10 20/1 27/1 3/11 10/1 17/11 24/1 1/12 8/12 15/12 22/1 29/1 5/01 12/0 19/01 26/0 2/02 9/02 16/02 23/0 2/03 9/03 16/0 23/03 30/0 6/04 13/0 20/04 27/0 4/05 11/0 Q3 ’97 Q4 ’97 Q1 ’98 Q2 ’

Task

Progress Milestone

Summary Rolled Up Task

Rolled Up Milestone Rolled Up Progress

Page 2

Project: XMM-OM Combined EDO and EWS

Date: 28 Oct ’96