XMM Optical Monitor

DEPARTMENT OF PHYSICS UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA

Author: Jeonghee Rho (UCSB), Phil Smith (MSSL), and Cheng Ho (LANL)

DPU-ICU SOFTWARE TESTING RESULTS:

EXPOSURE RUNNING LOG

DOCUMENT: XMM-OM/UCSB/SP/0017 25-June-98

DPU-ICU SOFTWARE TESTING RESULTS: EXPOSURE RUNNING LOG XMM-OM/UCSB/SP/0017 25-June-98 1

Table 1:

script time DPU ver. ICU ver hardware oper result, error Date: June 15 eng4 17:00usa fmtestmay98 new BB rho sucessful eng4 18:43usa fmtestmay98 new BB rho sucessful eng4 21:20usa fmtestmay98 new BB rho sucessful eng4 23:00usa fmtestmay98 new BB rho sucessful Date: June 16 tiny 00:37 fmtestmay98 new BB pjs1 crashed: Fred tiny 00:30usa fmtestmay98 new BB rho crashed: Fred30,1 eng4 17:46 fmtestmay98 new DEM1 rac/jrk crashed: Fred30,1 eng4 19:00 fmtestmay98 new DEM1 rac/jrk crashed: Fred30,1 eng4 21:57 May 13 new BB pjs1 crashed: Fred30,1 Date: June 17