Solar-B EISPhysical Block DiagramEIS-sys-des-physblok

Alec McCalden MSSL-UCL 9 April 1999

Shutter

Slit (SLA)

Grating

Camera

Limb Sensor

Heater Control Unit

Contamination

Monitor

Radiator

Instrument Control UnitMission Data Processor

(MDP)

Spacecraft Electronics Compartment

Optical bench

FeetDoor + Filter (DOR + FIL)

Mechanisms

Primary Mirror

(LIM)

(GRA)

(QCM)

(CAM)

(MIR)

(RAD)

(HCU)

Launch Lock

(LOK)

(FT1, FT2, FT3)

(ICU)

Harness